0 200 400 600 800 1000 SDSSJ0829+5006, g=17.7, 20 min.

0 500 1000

1500

2000

2500 PG0052+251, V=15.4, 5 min.

4500 5000 5500 0

1000

2000

3000 IZw1, V=14.0, 5 min.